Inhaltsübersicht

Das Programm GSview stellt eine grafische Schnittstelle für Ghostscript unter MS-Windows oder OS/2 dar.

Das Programm Ghostscript ist ein Interpreter für die Seitenbeschreibungssprache PostScript, die vor allem Laserdrucker nutzen.

Mit GSview können ausgewählte Seiten von Dokumenten, die den von Adobe entwickelten PostScript Document Structuring Conventions (DSC-Konventionen) entsprechen, auf dem Bildschirm dargestellt und auf einen Drucker ausgegeben werden. Die Version GSview 2.1 erfordert Ghostscript in der Version 4.03. Grundlage für GSview ist das von Tim Theisen entwickelte Programm Ghostview für X11.

Installation

Document Structuring Conventions (DSC-Kommentare)

Datei öffnen

Seiten auswählen

Zoomen

Datei-Informationen

Drucken

Text extrahieren und Suche

Zwischenablage

EPS Vorschau (Preview)

Optionen

Seitenausrichtung

Anzeige Einstellungen

Seitenformat

Tastenkombinationen

GSview vom Datei-Manager oder Windows Explorer starten

Aufruf-Optionen

World Wide Web

Copyright

Häufig auftretende Probleme

Weitere Hilfethemen

GSview intern


Installation

Zur Installation von GSview verwenden Sie das Installationsprogramm setup.exe (für MS-Windows) bzw. os2setup.exe (für OS/2). Mit diesem Programm wird neben GSview automatisch auch Ghostscript installiert.

Wenn die Installation manuell durchgeführt werden soll, lesen Sie das Hilfethema Manuelle Installation. Siehe auch Optionen | Sprache.

GSview und Ghostscript löschen

Manuelle Installation

Installation im Netzwerk

Ghostscript Installation

Suchpfad

Fonts

PDF-Format (Portable Document Format)


GSview und Ghostscript löschen

Um das Programm GSview zu entfernen, löschen Sie die Dateien im Verzeichnis gsview. Um das Programm Ghostscript zu entfernen, löschen Sie die Dateien im Verzeichnis gs4.03.

Löschen Sie anschließend folgende Datei aus dem Systemverzeichnis:

 c:\windows\gsview32.ini

Löschen Sie die Programmgruppe GS Tools aus dem Programm-Manager bzw. aus dem Startmenü.

Wenn Sie wissen, wie ein Register editiert wird, löschen Sie die folgenden Dateien:

 psfile

 .eps

 .ps

 pdffile  (falls PDF mit GSview verknüpft ist)

 .pdf     (falls PDF mit GSview verknüpft ist)


Manuelle Installation

Wir empfehlen Ihnen, GSview mit dem Installationsprogramm zu installieren. Im folgenden wird beschrieben, wie die Installation ohne das Installationsprogramm durchzuführen ist.

Legen Sie die Umgebungsvariable TEMP an, die auf ein Verzeichnis für temporäre Dateien zeigt. Beispiel:

  SET TEMP=c:\temp

Voraussetzung hierfür ist, daß dieses Verzeichnis bereits angelegt und beschreibbar ist.

Anschließend installieren Sie das Programm Ghostscript einschließlich aller Library Files und Fonts. Für die Installation benötigen Sie die Version von Ghostscript, die in der Inhaltsübersicht angegeben ist, da das Programm GSview mit anderen Ghostscript-Versionen nicht kompatibel ist. Installieren Sie Ghostscript in das Verzeichnis c:\gstools\gsN.NN (Ersetzen Sie N.NN durch die Ghostscript-Versionsnummer.)

Erstellen Sie das Verzeichnis c:\gstools\gsview.

Anschließend installieren Sie das Programm GSview für Windows, indem Sie gsview32.exe, gsv16spl.exe, gvwgs32.exe, gsvw32en.dll, gsvw32de.dll, gsviewen.hlp, gsviewde.hlp und printer.ini in das Verzeichnis c:\gstools\gsview kopieren.

Starten Sie das Programm GSview und beantworten alle Fragen zur Konfiguration mit 'Ja'.

Dadurch werden automatisch das Menü Optionen | Konfiguriere Ghostscript konfiguriert, eine Liste der bekannten Drucker in die ini-Datei kopiert und Dateiverknüpfungen im Register und eine Programmgruppe erzeugt.

Sollen GSview und Ghostscript in ein anderes Verzeichnis als in das Standardverzeichnis installiert werden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Kopieren Sie die GSview- und Ghostscript-Dateien in das Zielverzeichnis und starten GSview. Beantworten Sie die Frage ,Konfiguration von GSview fortsetzen?" mit "Nein".

Wählen Sie Optionen | Konfiguriere Ghostscript an. Geben Sie im Feld Ghostscript DLL den vollständigen Pfad für Ghostscript DLL an.

  c:\gstools\gsN.NN\gsdll32.dll

Geben Sie anschließend im Feld Ghostscript Suchpfad den korrekten Suchpfad ein. Dieser Pfad muß alle Verzeichnisse enthalten, in denen sich die Ghostscript Library Files (gs_*.ps und Fontmap) und Ghostscript fonts (*.gsf) befinden. Beispiel:

  c:\gstools\gsN.NN;c:\gstools\gsN.NN\Schriften

Setzen Sie dabei auf keinen Fall die Option -I vor den Suchpfad.

Lassen Sie das Feld Ghostscript Optionen frei.

Wenn die Eintragungen im Feld Ghostscript DLL nicht korrekt sind, kann GSview Ghostscript nicht laden. Wenn die Eintragungen im Feld Ghostscript Suchpfad nicht korrekt sind, wird Ghostscript nicht initialisiert und damit nicht geladen.

Beenden Sie GSview und tragen Sie die Datei printer.ini in die Gsview INI-Datei (c:\windows\gsview32.ini oder c:\os2\gvpm.ini).

Erstellen Sie für GSview eine Programmgruppe oder ein Startmenü.

Fügen Sie im Register die ps- und die eps-Dateien hinzu.

Befinden Sie auf Ihrem System Type 1 Fonts, kann Ghostscript diese verarbeiten. Um sich hierzu Beispiele anzuschauen, lesen Sie die Dateien fontmap.os2 und fontmap.atm, die mit Ghostscript geliefert werden.  Siehe auch Fonts.

Wenn bei der Arbeit mit GSview Probleme auftreten, finden Sie erste Lösungsansätze in Häufig auftretende Probleme.


Installation im Netzwerk

Installieren Sie das Programm GSview in ein Netzwerk-Verzeichnis.

Wenn Sie GSview zum ersten Mal aufrufen oder das Programm starten, nachdem die Versionsnummer geändert wurde, führt GSview die Konfiguration des lokalen Computers durch.

Wird bei der Installation von GSview ein UNC-Pfad verwendet, können unter Windows 3.1 Probleme auftreten. Mit Windows 95 sind keine Probleme bekannt.


Ghostscript Installation

ACHTUNG: EINIGE DER HIER AUFGEFÜHRTEN INFORMATIONEN SIND VERALTET.

Im folgenden wird die Installation von Ghostscript beschrieben. Grundlegende Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Ghostscript-Datei "install.txt".

Das Programm Ghostscript von Aladdin Enterprises für PCs ist im Internet über folgende Adresse erhältlich:

 ftp://ftp.cs.wisc.edu/ghost/aladdin/gsNNN???.zip

(NNN ist die Versionsnummer).

Die erforderlichen Zip-Dateien für Ghostscript sind:

Alle PC-Plattformen benötigen die Library (INI) Files

 gsNNNini.zip

Sind noch keine Type 1 Fonts vorhanden, benötigen Sie:

 gsNNNfn1.zip

Um Ghostscript in Verbindung mit GSview zu betreiben, sind eine oder mehrere Ghostscript DLLs erforderlich:

 gsNNNos2.zip   (OS/2 2.0 oder aktuellere DLL)

 gsNNNw32.zip   (MS-Windows 3.1/Win32s, 95 oder NT)

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß Ghostscript auf Laufwerk d: installiert werden soll. Dekomprimieren Sie die Datei INI zip und die DLL und EXE-Dateien aus dem Quellverzeichnis. Die Dateien werden damit in das Verzeichnis d:\gsN.NN kopiert.

Benötigen Sie auch die Fonts, wechseln Sie in das Verzeichnis d:\gsN.NN und dekomprimieren die Datei gsNNNfn1.zip. Die Dateien werden dann in das Unterverzeichnis .\fonts kopiert.

Um Ghostscript ohne GSview zu betreiben, setzen Sie die GS_LIB Umgebungsvariable wie folgt:

 SET GS_LIB=d:\gsN.NN;d:\gsN.NN\fonts

und starten anschließend die entsprechende EXE-Datei. Um Ghostscript ohne die Umgebungsvariable zu betreiben, verwenden Sie den folgenden Befehl:

 d:\gsN.NN\gs -Id:\gsN.NN;d:\gsN.NN\fonts

(Hier muß die Bezeichnung EXE durch die Bezeichnungen gs, gs386, gswin16, gswin32 oder gsos2 ersetzt werden).

Wenn auf Ihrem System bereits Type 1 Fonts vorhanden sind, gibt es zwei Möglichkeiten, "dieses Ghostscript mitzuteilen":

1. Die Datei Fontmap editieren oder ersetzen

2. Die Umgebungsvariable GS_FONTPATH editieren oder ersetzen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Datei "use.txt" und in den Fontmap-Beispieldateien.

Siehe auch Suchpfad und Fonts.


Suchpfad

Während des Startvorganges benötigt Ghostscript einige Initialisierungsdateien sowie Fonts, die die Darstellung von Text ermöglichen. Deshalb muß dem Programm irgendwie mitgeteilt werden, wo es diese Dateien findet. Dies erfolgt mit Hilfe der Ghostscript-Aufrufoption -I oder die Umgebungsvariable GS_LIB. Arbeiten Sie unter UNIX oder VMS, lesen Sie die weiter unten aufgeführten Informationen zu diesem Thema.

Die Aufrufoption -I oder die Umgebungsvariable GS_LIB enthält eine Liste von Verzeichnissen, in denen nach den erforderlichen Initialisierungsdateien gesucht wird. Bei einem PC befinden sich die Intitialisierungsdateien normalerweise im selben Verzeichnis wie das Programm Ghostscript. Wenn Ghostscript also auf c:\gs zu finden ist, verwenden Sie -Ic:\gs als Befehlszeilenoption für Ghostscript.

Darüber hinaus benötigt Ghostscript Fontdateien. Eine Liste der Fontdateien, die Ghostscript verarbeiten kann, ist in der Datei Fontmap enthalten. Daher müssen Sie die Verzeichnisse, die diese Fonts enthalten, zur Aufrufoption -I hinzufügen. Wenn sich also die Ghostscript *.pfb Fonts in c:\gs\fonts und andere *.pfb Fonts in c:\psfonts befinden, verwenden Sie bei PCs die Befehlszeilenoption -Ic:\gs;c:\gs\Schriften;c:\psfonts.

Arbeiten Sie mit Ghostview unter Unix oder VMS, muß der Suchpfad bereits beim Kompilieren von Ghostscript konfiguriert werden. Ist dies nicht erfolgt und soll mit Ghostview gearbeitet werden, verwenden Sie anstatt -I die Umgebungsvariable GS_LIB. Unter Unix werden die Ghostscript-Suchpfade nicht in dasselbe Verzeichnis gesetzt wie die ausführenden Dateien. Diese befinden sich im Verzeichnis

 /usr/local/bin,

die Suchpfade dagegen im Verzeichnis

 /usr/local/lib/ghostscript/gsN.NN

und die Fonts in

 /usr/local/lib/ghostscript/fonts.

Dementsprechend würde die Umgebungsvariable GS_LIB in das Verzeichnis

 /usr/local/lib/ghostscript/gsN.NN:/usr/local/lib/ghostscript/fonts

gesetzt werden.

Im allgemeinen kann man davon ausgehen, daß die Einstellungen bereits beim Kompilieren von Ghostscript vorgenommen wurden und es deshalb nicht mehr erforderlich ist, GS_LIB zu verwenden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im folgenden Hilfethema.

Dateisuche


Dateisuche

(aus Ghostscript use.txt)

Während Ghostscript nach den Initialisierungsdateien (gs_*.ps), den Fontdateien (Fontmap, *.pfa, *.pfb, *.gsf) oder der Datei für den Operator 'run' sucht, wird zunächst geprüft, ob der Dateiname auf ein bestimmtes Verzeichnis oder Laufwerk verweist (z.B. beginnt es bei Unix nicht mit '/'; enthält es unter MS-DOS kein ':' und beginnt nicht mit '/' oder '\'; enthält es bei VMS-Systemen kein ':' oder eckige Klammern) Im Normalfall versucht Ghostscript, die gesucht Datei zu öffnen. Andernfalls durchsucht Ghostscript folgende Verzeichnisse in der angegebenen Reihenfolge:

1. Das/die Verzeichnis(se), die durch die Aufrufoption -I in der Kommandozeile gekennzeichnet ist/sind

2. Das/die Verzeichnis(se), die die Umgebungsvariable GS_LIB enthält/enthalten

3.  Das/die Verzeichnis(se), die über das Makro GS_LIB_DEFAULT im Makefile beschrieben wird/werden.

GS_LIB_DEFAULT, GS_LIB und der -I-Parameter können mit einem oder mehreren Verzeichnissen belegt sein, wobei die Verzeichnisnamen je nach Betriebssystem durch das entsprechende Zeichen getrennt werden (':' bei Unix, ';' bei VMS-Systemen, ';' bei MS-DOS).


Fonts

Der Zugriff auf die Fonts erfolgt bei Ghostscript auf zwei unterschiedliche Arten:

1. Fonts, die explizit in der Datei Fontmap aufgelistet sind.

2.  Die Fontdateien werden über die Umgebungsvariable GS_FONTPATH, die die Verzeichnisse enthält, gesucht.

Die in der Datei Fontmap aufgeführten Fonts können über den Ghostscript Suchpfad gefunden werden oder sollten eindeutige Pfadangaben haben. Verwenden Sie bei der Eingabe von Verzeichnisnamen  / oder \\ (nicht \).

Das Ghostscript-Paket enthält jetzt verschiedene frei verfügbare Fonts, die sich durch eine hohe Qualität auszeichnen. Die meisten dieser Fonts sind pfb-Dateien und können auch mit Adobe Type Manager eingesetzt werden. Die Ghostscript-Fonts können in drei Gruppen eingeteilt werden:

1. Type 1-Fonts (Outline-Fonts mit Hints) (*.pfb und die meisten *.pfa). Mit diesen Fonts lassen sich Schriftbilder ausgezeichneter Qualität erzielen. Die Datei Fontmap bevorzugt Type 1 Fonts gegenüber anderen Schriften. Alle 35 Standard-PostScript-Schriften sind verfügbar.

2.  Type 1-Fonts, die aus Bitmap-Fonts entstanden sind (*.gsf). Es handelt sich hierbei um normale Type 1-Fonts, die allerdings nicht mit dem Adobe Type Manager eingesetzt werden können und ein Schriftbild geringerer Qualität erzeugen. Verwenden Sie diese Schriften nach Möglichkeit nicht.

3.  Type 1-Fonts (Stroke-Fonts), die aus den Public Domain Hershey Fonts entstanden sind (h*.gsf, h*.pfa). Mit diesen Fonts lassen sich Schriftbilder normaler Qualität erzeugen, sie entsprechen allerdings nicht den Richtlinien für Post Script Schriften.

Andere Type 1-Fonts (Outline Fonts) können in Verbindung mit Ghostscript ebenfalls genutzt werden (*.pfa, *.pfb). Die Verwendung dieser Fonts hängt allerdings von den Lizenzbedingungen ab. Verwenden Sie diese Fonts mit Ghostscript, sorgen Sie dafür, daß die Lizenz vorhanden ist. Um diese Fonts verwenden zu können, ist darüber hinaus ein manuelles Editieren oder Ersetzen der Datei Fontmap oder die Verwendung von GS_FONTPATH erforderlich.

Fontmap

GS_FONTPATH

Plattform-Fonts


Fontmap

Die Datei Fontmap liefert Ghostscript Informationen darüber, welche Fonts verfügbar sind und wo sie gefunden werden können. Die Zeilen in der Datei Fontmap können folgendermaßen aussehen:

1. Kommentar. Kommentarzeilen beginnen mit %

   % fontmap aka Fontmap - standard font catalog for Ghostscript.

2. Fontname und Dateiname. Beispiele:

   /Courier                (ncrr.pfa)      ;

   /Courier-Italic         (ncrri.pfa)     ;

Der Inhalt der ersten Zeile besagt, daß sich der Fontname Courier in der Datei ncrr.pfa befindet. Voraussetzung hierfür ist natürlich, daß der Fontname Courier in dieser Datei enthalten ist. Lautet die Bezeichnung nicht Courier, muß der Font-Alias verwendet werden. Eine Beschreibung hierzu finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Beachten Sie, daß es sich bei dem Dateinamen um einen PostScript-String handelt und \ eine besondere Bedeutung hat. Befindet sich die Datei ncrr.pfa im Verzeichnis c:\gs\fonts, muß dieses Verzeichnis im Suchpfad aufgeführt sein. Ansonsten müßten Sie den Dateinamen benutzen (c:/gs/fonts/ncrr.pfa oder c:\\gs\\fonts\\ncrr.pfa; verwenden Sie  / anstatt \\).

3. Font-Alias. Beispiel:

   /Courier-Oblique                /Courier-Italic         ;

Wird die Schrift Courier-Oblique benötigt, weiß Ghostscript, daß stattdessen Courier-Italic verwendet werden muß. Die Datei Fontmap verwendet diese Aliase, um die 35 Standard Zeichensätze durch hochwertige Outline Fonts mit anderen Namen zu ersetzen. Die Schrift NimbusSansL-Regular sieht genauso aus wie Helvetica und weist eine höhere Qualität auf, so daß die Datei Fontmap folgende Zuordnung vornimmt:

   /Helvetica                      /NimbusSansL-Regular    ;

   /NimbusSansL-Regular            (n019003l.gsf)  ;

Eine Beschreibung der Formatierungen, die in jeder Zeile benötigt werden, finden Sie am Anfang der Datei Fontmap.

In Ghostscript existieren bereits unterschiedliche Fontmap-Dateien:

 Fontmap    Standard Fontmap Datei

 Fontmap.ATB    Fontmap aus dem Paket Adobe Type Basics (65 Type 1-Fonts)

 Fontmap.ATM    Windows mit den Standardfonts für Adobe Type Manager (13 Fonts)

 Fontmap.OS2    Type 1-Fonts unter OS/2 mit integriertem ATM (13 Fonts)

 Fontmap.OSF    DEC OSF/1 mit DPS

 Fontmap.Ult    DEC Ultrix Systeme mit DPS

 Fontmap.VMS    VAX/VMS mit DECwindows/Motif und DPS

Um eine dieser Font-Dateien verwenden zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kopieren Sie Fontmap in Fontmap.old

2. Kopieren Sie die ausgewählte Fontmap-Datei nach Fontmap

3. Fügen Sie das Verzeichnis, daß die Type 1-Fonts enthält, zum Suchpfad hinzu (-I oder GS_LIB)


GS_FONTPATH

(aus Ghostscript use.txt)

Wenn Ghostscript einen Font nicht finden kann, durchsucht es automatisch die Umgebungsvariable GS_FONTPATH, die mehrere Verzeichnisnamen enthält. Ghostscript geht in diese Verzeichnisse und durchsucht alle Verzeichnisse, die PostScript-Fonts enthalten könnten. Anschließend werden alle Fontdateien und die Fonts der internen Kopie der Fontmap hinzugefügt. Haben Sie einen der folgenden Computer im Einsatz, belegen Sie GS_FONTPATH mit den hier aufgeführten Verzeichnissen. Ghostscript erhält dann automatisch alle installierten Type 1-Fonts:

   Computer             GS_FONTPATH

   -----------             -----------

   AIX                     /usr/lpp/DPS/Fonts/outlines

   NeXT                    /NextLibrary/Fonts/outline

   OSF/1                   /usr/lib/X11/Fonts/Type1Adobe

   Silicon Graphics        /usr/lib/DPS/outline/base

   Sun (Solaris 2.3)       /usr/openwin/lib/X11/Fonts/Type1/outline

   Ultrix                  /usr/lib/DPS/outline/decwin

Siehe auch Fontmap.


Plattform-Fonts

Plattform-Fonts werden in der in der Ghostscript-Datei fonts.txt beschrieben.

ACHTUNG! Bei der Verwendung von Plattform-Fonts funktioniert das Text-Antialiasing nicht. Wenn Text-Antialiasing ausgewählt wurde, schaltet GSview die Plattform-Fonts automatisch über die Aufrufoption -dNOPLATFONTS aus.

Der folgende Text wurde geschrieben, als Ghostscript Fonts verwendete, die aus Bitmap-Fonts entstanden und eine schlechtere Qualität aufweisen. In der Zwischenzeit arbeitet Ghostscript allerdings mit den qualitativ höherwertigen Type 1- Fonts.

Auf dem Rechner, auf dem Ghostscript installiert wurde, können die gleichen Fonts als skalierbare Fonts (z.B Type 1-Fonts oder TrueType-Fonts) oder als Bitmaps vorhanden sein, jedoch in einer besseren Qualität. Für eine optimale Darstellung der Dokumente kann Ghostscript anstelle der schlechteren Fonts diese sogenannten Plattform-Fonts verwenden.

Folgendes Beispiel dient der Erläuterung: Der Font /Helvetica-Bold befindet sich in der Datei phvb.gsf. Es handelt sich um einen aus einem Bitmap entstandenen Outline-Font. Wird der Font /Helvetica-Bold benötigt, wird die Datei phvb.gsf gelesen. Soll jetzt ein Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt werden, prüft Ghostscript, ob ein Helvetica-Bold-Font der entsprechenden Größe unter MS-Windows vorhanden ist. MS-Windows stellt die benötigten Zeichen mit dem TrueType-Font Arial Bold dar, und Ghostscript ermöglicht die Darstellung dieses qualitativ höherwertigen Plattform-Fonts auf dem Bildschirm.

Unter Unix/X11 können anstelle von /Helvetica-Bold Fonts Zeichen dargestellt werden, die einen vorhandenen Bitmap-Font verwenden, sofern dieser in der erforderlichen Größe verfügbar ist.

Beim Einsatz von Plattform-Fonts sind folgende Einschränkungen zu beachten:

1. Plattform-Fonts kommen nur bei normalem Text zum Einsatz (Hochformat). Gedrehter Text kann nur mit Original PostScript-Fonts dargestellt werden.

2.  Es muß immer eine PostScript-Version der gewünschten Schrift auf dem System vorhanden sein, damit Bounding Box-Informationen, Fonts mit ungewöhnlichem Zeichensatz (Encoding-Vektor) und gedrehte Zeichen dargestellt werden können.

3.  Plattform-Fonts kommen nur bei bestimmten Fonthöhen zum Einsatz. MS-Windows verwendet z.B. Systemschriften von 6 bis 36 Punkt.

4.  Die Angabe der verfügbaren Fonthöhen ist bei MS-Windows nicht korrekt. Ghostscript benötigt eine bestimmte Fonthöhe, und MS-Windows liefert einen Font, der angeblich dieselbe Höhe hat. MS-Windows wählt jedoch einen Font mit einer anderen Höhe, der besser aussehen soll. Tatsächlich wird mit diesem Font eine Verschlechterung erzielt, die die Laufweite nicht der Zeichengröße entspricht. In diesem Fall lassen sich die Plattform-Fonts beim Aufruf von Ghostscript über die Option -dNOPLATFONTS abschalten

5.  Plattform-Fonts können nur für die Bildschirmausgabe eingesetzt werden. Für die Ausgabe auf einen Drucker dienen weiterhin die PostScript-Fonts.

Unter Windows gibt es für Ghostscript eine Tabelle mit den PostScript-Fonts und den entsprechenden System-Fonts. Auf der linken Seite der Tabelle ist der Name des PostScript-Fonts angegeben, auf der rechten Seite finden Sie den Namen des Plattform-Fonts, den Ghostscript wählt, wenn der PostScript-Name unter Windows nicht bekannt ist.

 Courier         Courier New

 Helvetica       Arial

 Helvetica       Helv

 Times           Times New Roman

 Times           Tms Rmn

Unter OS/2 werden Plattform-Fonts nicht unterstützt.


PDF-Format (Portable Document Format)

PDF-Dateien können mit GSview zwar angezeigt und ausgedruckt werden, es können jedoch verschiedene Probleme dabei auftreten:

- GSview verwendet die Papiergröße im Menü "Formate" nicht und sondern stattdessen die /MediaBox aus der PDF-Datei.

- Es können Fehler auftreten, wenn die PDF-Datei während der Anzeige auf dem Bildschirm verändert wurde.

- Beim Extrahieren von PDF-Seiten werden nicht Seiten der PDF-Datei extrahiert, sondern das Programm schreibt eine kleine PostScript-Datei mit den entsprechenden Befehlen zur Anzeige der PDF-Seiten. Die Seiten können von Ghostscript mit Hilfe dieser PostScript-Datei zwar ausgedruckt werden, aber nicht an einen PostScript-Drucker weitergeleitet werden.

- Das Extrahieren von PDF-Seiten extrahiert eher Postscript als PDF. Bitte sehen Sie sich die Dokumentation zu pdf2ps von Ghostscript an.

- Um die Seitenanzahl bestimmen zu können, muß GSview eine PDF-Datei Öffnen. Wenn Sie stattdessen die Funktion Auswahl Datei anwählen, kann GSview folgende Funktionen nicht nutzen: Text extrahieren, Suche, Gehe zu Seite sowie alle Funktionen, bei denen die Seitenanzahl des Dokumentes wichtig ist.


Document Structuring Conventions (DSC-Kommentare)

Mit der Entwicklung dieser Konventionen hat Adobe einen Zusatz zur eigentlichen Seitenbeschreibungssprache geschaffen, der Informationen über die Darstellung der Seiteninhalte und die Ressourcen enthält, die zum Ausdrucken einer PostScript-Datei benötigt werden.

Wenn eine Datei diese DSC-Kommentare enthält, kann GSview über die Funktionen Gehe zu Seite bzw. Vorherige Seite vor- bzw. zurückblättern. Somit können einzelne Seiten extrahiert oder separat ausgedruckt werden.

Enthält eine Datei keine DSC-Kommentare, kann GSview die Seiten nur sequentiell in der ursprünglichen Reihenfolge anzeigen.

Der erste Eintrag bei DSC-kompatiblen Dateien lautet:

 %!PS-Adobe-3.0

Die Nummer 3.0 entspricht der DSC-Versionsnummer. Bei einigen Programmen enthalten die PostScript-Dateien als erstes Zeichen in der Zeile das Steuerzeichen Ctrl-D, das vor den oben aufgeführten Kommentar gesetzt wird. GSview erkennt in diesem Fall, daß diese Dateien nicht den DSC-Konventionen entsprechen, ermöglicht aber trotzdem eine Anzeige mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Seitenauswahl. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Firma, die das entsprechende Programm und damit die PostScript-Datei entwickelt hat. Um diese PostScript-Dateien DSC-kompatibel zu machen, editieren Sie die Datei und entfernen das Zeichen Ctrl-D.

Die Seitenbeschreibungen von DSC-kompatible Dateien sehen folgendermaßen aus:

 %%Pages: 24

 %%Page: 1 1

Über diese Zeilen erhält GSview Informationen darüber, wie viele Seiten ein Dokument enthält und wo diese Seiten beginnen. GSview benötigt diese Informationen, um einzelne Seiten auswählen zu können.

EPS-Dateien (Encapsulated PostScript Files) beschreiben einzelne Seiten und enthalten eine Vielzahl von  DSC- und PostScript-Kommentaren. EPS-Dateien beginnen mit der Kommentarzeile:

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

EPS-Dateien werden im allgemeinen dafür verwendet, Graphiken in andere Dokumente einzubetten und benötigen daher einen Bounding Box-Kommentar für die Größenberechnung dieser Graphiken:

  %%BoundingBox: llx lly urx ury

Dabei geben die Werte llx, lly, urx und ury die x- und y-Koordinaten der linken unteren (lower left) und der rechten oberen (upper right) Ecken einer Bounding Box an (die Bounding Box ist das kleinste kantenparallele Rechteck, das die Zeichnung voll umschließt).

Einige EPS-Dateien enthalten Preview-Teile des PostScript-Dokumentes. Diese Preview-Teile können unterschiedliche Formate haben: Windows-Metafile-Format, TIFF-Format oder das EPSI-Format. Beim Windows Metafile-Format oder beim TIFF-Format enthält die EPS-Datei unter DOS  einen binären Header, der Ausrichtung und Länge des Preview-Teils sowie den PostScript-Teil der Datei näher beschreibt. Beim EPSI-Format ist der Preview-Teil in den DSC-Kommentaren enthalten. Diese beginnen mit:

 %%BeginPreview: width height depth lines

Mit der Funktion EPS Vorschau einfügen kann eine EPS-Datei um diesen Preview-Teil ergänzt werden.


Datei öffnen

Mit dem Befehl Öffnen im Menü Datei wird eine Datei geöffnet und die erste Seite dieser Datei angezeigt.

Enthält die Datei DSC-Kommentare, können mit den Funktionen Nächste Seite, Vorherige Seite und Gehe zu Seite einzelne Seiten ausgewählt werden.

Enthält die Datei dagegen keine DSC-Kommentare, können Sie die Funktionen Vorherige Seite und Gehe zu Seite nicht anwählen. Öffnen Sie in diesem Fall erst eine neue Datei, nachdem die letzte Seite der Datei angezeigt wurde.

Ist die Datei geöffnet, werden der Dateiname und die aktuelle Seitenzahl (wenn möglich) angezeigt. Befindet sich der Cursor auf der ausgewählten Seite, wird mittels Koordinaten zusätzlich die Cursorposition angegeben. Welche Einheit hierbei angezeigt werden soll, definieren Sie in Optionen | Einheiten. Sie können zwischen Punkt (PostScript), Inch und Millimeter wählen. Die Angabe der Cursorposition kann z.B. bei der Berechnung von Bounding Boxen hilfreich sein.

Der Befehl Auswahl Datei hat eine ähnliche Funktion wie der Befehl Öffnen, mit diesem Befehl kann die Datei jedoch nicht auf dem Bildschirm dargestellt werden. Benutzen Sie diesen Befehl, um eine Datei kurz zu öffnen und sie anschließend zu drucken.

Mit dem Befehl Speichern unter fertigen Sie eine Kopie des aktuellen Dokumentes an. Verwenden Sie diese Funktion z.B., wenn GSview von einer anderen Anwendung als PostScript-Viewer benutzt wird und die angezeigte Datei gespeichert werden soll.

Mit dem Befehl Extrahiere können mehrere Seiten vom aktuellen Dokument in ein neues Dokument kopiert werden. So ist es z.B. möglich, zehn Seiten mitten aus dem Dokument in ein anderes Dokument zu kopieren und diese dann später an einen Drucker auszugeben.

Mit dem Befehl Schließen wird das aktuelle Dokument geschlossen. Schließen Sie ein Dokument immer, bevor Sie es mit einem anderen Programm weiterbearbeiten. Wird ein Dokument nicht geschlossen und GSview erkennt, daß sich die Dateilänge oder das Datum geändert haben, wird Ghostscript beendet und das Dokument erneut eingelesen.

Siehe auch Drucken.

PS zu EPS


PS zu EPS

Normalerweise ist es nicht möglich, eine PostScript-Datei in eine EPS-Datei umzuwandeln. Viele PostScript-Dateien, die eine Seite beschreiben, können dennoch umgewandelt werden. Voraussetzung ist, daß die erste Zeile folgendermaßen aussieht:

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

Anschließend muß der %%Bounding Box-Kommentar hinzugefügt werden.

EPS-Dateien dienen dazu, Graphiken in andere Dokumente einzubetten, und benötigen daher einen Bounding Box-Kommentar für die Größenberechnung dieser Graphiken:

 %%BoundingBox: llx lly urx ury

Dabei geben die Werte llx, lly, urx und ury die x- und y-Koordinaten der linken unteren (lower left) und der rechten oberen (upper right) Ecken einer Bounding Box an (die Bounding Box ist das kleinste kantenparallele Rechteck, das die Zeichnung voll umschließt).

Wird der Befehl PS zu EPS nicht richtig angewendet, kann es sein, daß PostScript-Dateien mit falschen DSC-Kommentaren erzeugt werden und daß Probleme beim Einbetten in ein anderes Dokument auftreten.

Soll eine PostScript-Datei in eine EPS-Datei umgewandelt werden, darf die Datei nur eine Seite enthalten. Enthält die Datei DSC-Kommentare und besteht aus mehreren Seiten, extrahieren Sie vorher mit dem Befehl Datei | Extrahiere die gewünschte Seite. Enthält die Datei keine DSC-Kommentare, muß die Datei per Hand editiert werden, damit die gewünschte Seite extrahiert werden kann.

Folgende Operatoren dürfen auf keinen Fall in EPS-Dateien enthalten sein:

 banddevice   clear         cleardictstack  copypage

 erasepage    exitserver    framedevice     grestoreall

 initclip     initgraphics  initmatrix      quit

 renderbands  setglobal     setpagedevice   setpageparams

 setshared    startjob      letter          note

 legal        a3            a4              a5

Die nachfolgend genannten Operatoren sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden:

 nulldevice   setgstate     sethalftone    setmatrix

 setscreen    settransfer   setcolortransfer

Sorgen Sie dafür, daß die beschriebenen Einschränkungen und Voraussetzungen beachtet werden.

Um zu überprüfen, ob eine Datei einen der aufgelisteten Operatoren enthält, aktivieren Sie den Menüpunkt Optionen | EPS Warnung und Öffnen anschließend die Datei. Nachdem die Seite auf dem Bildschirm angezeigt wurde, Schließen Sie die Datei und lassen sich mit der Datei | Meldungen anzeigen die entsprechenden Meldungen anzeigen. Falls einer dieser Operatoren verwendet wurde, erhalten Sie die folgenden Meldungen:

 Warning: EPS files must not use ...

Wählen Sie in diesem Fall nicht die Funktion PS zu EPS und deaktivieren Sie die Option EPS Warnung.

Bevor die Funktion PS zu EPS verwendet werden kann, muß die Datei auf dem Bildschirm angezeigt werden. Darüber hinaus muß die Datei den Operator showpage enthalten, damit die Bounding Box berechnet werden kann.

Bei Dateien, die keine DSC-Kommentare enthalten, kann über die Funktion PS zu EPS eine Bounding Box bestimmt werden. Daraufhin entstehen EPS-Dateien, bei denen das ursprüngliche Dokument "von EPS umhüllt" wird.

Bei Dateien, die DSC-Kommentare enthalten, verändert die Funktion PS zu EPS die erste Zeile folgendermaßen

 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

Anschließend kann der %%BoundingBox-Kommentar geändert oder ergänzt werden.

Bei EPS-Dateien wird der %%BoundingBox-Kommentar durch die Funktion PS zu EPS geändert.

Mit der Funktion PS zu EPS wird die Datei nicht auf die %%BoundingBox zugeschnitten, sondern es werden lediglich die 'DSC'-Kommentare verändert. Hierzu müßte der eigentliche PostScript Code geändert werden.

Mit der Funktion PS zu EPS wird kein Preview-Bild in ein Dokument eingefügt. Erzeugen Sie dazu eine EPS-Datei mit einer korrekten %%BoundingBox-Kommentar und wählen anschließend den Menüpunkt Bearbeiten | Füge EPS Vorschau ein an.

Siehe hierzu auch die Hilfethemen Füge EPS Vorschau ein, Extrahiere, und EPS Warnung.


Seiten auswählen

Mit dem Befehl Ansicht | Nächste Seite oder dem Symbol + der Hilfsmittelpalette gelangen Sie auf die nächste Seite eines Dokumentes. Dieser Befehl funktioniert auch, wenn die Datei keine DSC-Kommentare enthält.

Mit dem Befehl Ansicht | Vorherige Seite oder dem Symbol - gelangen Sie auf die vorherige Seite des Dokumentes.

Der Befehl Ansicht | Wiederaufbau wird verwendet, um die aktuelle Seite neu aufzubauen.

Der Befehl Anzeige | Gehe zu Seite oder das Symbol mit der Hand öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Seite auswählen müssen, die als nächstes angezeigt werden soll. In diesem Dialogfeld werden die Bezeichnungen der Seiten angegeben, da es sinnvoller ist, diese anzugeben als aufeinanderfolgende Seitenzahlen. Mit dem Befehl Anzeige | Nächste Seite oben oder der Leertaste gelangen Sie an den Anfang der nächsten Seite.

Mit dem Befehl Anzeige | Vorherige Seite oben oder der BackSpace-Taste gelangen Sie an den Anfang der vorherigen Seite.

Die Befehle Vorherige Seite, Wiederaufbau und Gehe zu Seite funktionieren nur, wenn die Datei DSC-Kommentare enthält.


Zoomen

Um die Darstellung zu vergrößern, positionieren Sie den Mauszeiger auf die Stelle, die vergrößert werden soll, und drücken die rechte Maustaste. Das Fenster wechselt von der normalen Darstellung in die vergrößerte Zoom-Darstellung. In der Statuszeile wird dieses durch die Meldung "Zoomed" angezeigt. Der gezoomte Bereich befindet sich in der Bildmitte. Um die Zoom-Funktion wieder rückgängig zu machen, drücken Sie erneut die rechte Maustaste oder wählen Sie eine Funktion aus, bei der der Bildschirm wieder aufgebaut wird (z.B. Wiederaufbau, Nächste Seite). Die Default-Einstellung für das Zoomen beträgt 300 dpi. Diese Einstellung kann jederzeit über den Befehl Formate | Anzeige Einstellung im Dialogfeld geändert werden.

Die Zoom-Funktion ist nur bei DSC-kompatiblen Dokumenten möglich.

Um die gesamte Seite zu vergrößern oder zu verkleinern, verändern Sie die Auflösung. Gehen Sie dazu über den Menüpunkt Formate | Anzeige Einstellung oder benutzen die Symbole der Hilfsmittelpalette.


Datei-Informationen

Im oberen Bildschirmbereich werden der Dateiname und die aktuelle Seitenzahl angezeigt. Befindet sich der Cursor auf der ausgewählten Seite, wird mittels Koordinaten zusätzlich die Cursorposition angegeben. Welche Einheit hierbei angezeigt werden soll, definieren Sie in Optionen | Maßeinheiten. Sie können zwischen Punkt (PostScript), Inch und Millimeter wählen. Die Angabe der Cursorposition kann z.B. bei der Berechnung von Bounding Boxen hilfreich sein.

Nach Auswahl des Befehls Info im Menü Datei wird ein Dialogfeld mit Informationen bezüglich der DSC-Kommentare im aktuellen Dokument angezeigt.

Im Feld Datei wird der vollständige Pfad der Datei angegeben.

Im Feld Typ steht entweder DSC, EPS, Keine DSC Anweisungen oder Ignoriere DSC Anweisungen. EPS (Encapsulated PostScript File) ist ein Einzelseitendokument, das eine Folge von DSC-Kommentaren und PostScript-Befehlen enthält. EPS -Dateien werden normalerweise in andere Dokumente eingebettet. Die Meldung Ignoriere DSC Anweisungen erhalten Sie, wenn die Funktion Optionen | Ignoriere DSC aktiviert ist. Enthält das Dokument die Steuerzeichen Ctrl+D oder eine PJL-Anweisung, bedeutet dies, daß das Dokument nicht DSC-kompatibel ist, da der Anfang des Dokumentes nicht korrekt ist. Wie das Ctrl+D-Problem behoben werden kann, lesen Sie unter dem Hilfethema Häufig aufretende Probleme. Um Probleme mit PJL-Anweisungen zu vermeiden, setzen Sie bei PostScript-Dokumenten, die an andere Drucker weitergeleitet werden sollen, keinen HP-Laserjet-Druckertreiber ein.

Die Eintragung im Feld Titel kann dazu benutzt werden, Titelseiten auszudrucken und Dokumente weiterzuleiten oder zu erkennen.

Im Feld Datum wird angezeigt, wann das Dokument erzeugt wurde.

Bei der Bounding Box handelt es sich um einen Kasten (Rahmen), der alle dargestellten Punkte auf der Seite umschließt. Dabei geben die Werte die x- und y-Koordinaten der linken unteren (lower left) und der rechten oberen (upper right) Ecken der Bounding Box an.

Die Ausrichtung ist entweder Hoch- oder Querformat.

Die Seitenordnung kann Ascending (aufsteigend), Descending (absteigend) oder Special (spezial) sein.

Im Feld Papierformat wird das Papierformat angegeben, gefolgt von der Standardeinstellung für Höhe und Breite.

Das Feld Seiten enthält die Gesamtanzahl der Seiten des Dokumentes.

Das Feld Seite enthält die Seitenbezeichnung und Seitenzahl.

Im Feld Bitmap ist die Größe des Bitmaps in Pixeln angegeben. Diese Angabe wird zum Kopieren des Dokumentes in die Zwischenablage benötigt.


Drucken

Über den Befehl Drucken im Menü Datei wird das Dokument gedruckt (mittels Ghostscript). Im Dialogfeld Druckereinstellungen können Sie den entsprechenden Ghostscript-Druckertreiber, die Auflösung, den Seitenbereich und evtl. eine Spooler-Ausgabe auswählen.

Es können alle Seiten, einzelne Seiten oder beliebige Kombinationen ausgedruckt werden. Mit Hilfe der Schaltflächen Alle, Ungerade und Gerade ist eine schnellere Auswahl möglich.

Der Druckertreiber mswinpr2 verwendet die Windows-Druckertreiber und funktioniert mit jedem Drucker, der rasterorientiert arbeitet. Die Auflösung kann allerdings nicht über GSview eingegeben werden, sondern nur über die Druckereinstellung. Der Druckertreiber muß dabei auf Hochformat eingestellt sein.

Bei den anderen Druckertreibern wird das Dokument direkt an die Druckerwarteschlange ausgegeben. Treten beim Drucken Probleme auf, wählen Sie die Funktion Druck in Datei und anschließend Druck Datei oder verwenden den DOS-Befehl COPY /B FILENAME PRN.

Wenn zusätzlich die Option PostScript Drucker aktiviert ist, werden die ausgewählten Seiten direkt an die Druckerwarteschlange weitergeleitet (ohne Ghostscript). Diese Option unterscheidet sich vom Befehl Datei | Drucke Datei dadurch, daß hier die zu druckenden Seiten ausgewählt werden können. Unter win 32s können GSview und Ghostscript die Daten nicht direkt an eine Druckerwarteschlange weiterleiten. Hierfür ist ein externes 16-Bit-Programm erforderlich. Eine Liste der verfügbaren Ausgabegeräte und Auflösungen ist in der Sektion [Devices] der Datei gsview32.ini gespeichert. Die Standard-Liste der Ausgabegeräte und Einstellungen stammt aus der Ghostscript Version 4.02, ist aber unter Umständen nicht vollständig.

Wenn ein Dokument sofort gedruckt werden soll, vorher jedoch auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wählen Sie den Befehl Auswahl Datei.

Soll ein Bitmap erzeugt werden, wählen Sie z.B. die Druckertreiber bmpmono, bmp16, bmp16m oder bmp256.

Der Befehl Datei | Drucke Datei leitet eine Datei über die Windows Drucker Treiber einen lokalen Anschluß weiter. Dies bietet sich an, wenn ein Dokument an einen PostScript-Drucker geschickt werden soll oder in Ghostscript erzeugte Daten an einen Drucker weitergeleitet werden sollen.

Druck-Manager

Einstellung


Druck-Manager

Tragen Sie bei der Druckereinstellung die Druckerwarteschlange oder die Schnittstelle ein, an die die Daten geschickt werden sollen. Diese Einstellung wird gespeichert und automatisch vorgeschlagen, wenn das Dialogfeld wieder geöffnet wird.

Unter Windows 3.1 ist die Eingabe der Druckerschnittstelle (Anschluß) erforderlich. Der Spooler stellt die Daten dann für diese Schnittstelle bereit.

Unter Windows 3.1 mit Win32s ist ebenfalls die Eingabe der Druckerschnittstelle erforderlich. Für die Spooler-Ausgabe wird eine 16-Bit-Anwendung verwendet.

Unter Windows 95 oder Windows NT ist die Eingabe der Druckerwarteschlange erforderlich. Derzeit können hier eine lokale Warteschlange oder ein bereits angeschlossener Netzwerkdrucker ausgewählt werden.

Siehe auch Drucken.


Einstellung

Im Dialogfeld Druckereinstellungen befindet sich die Schaltfläche Einstellung, mit der Sie für einige Druckertreiber spezielle Einstellungen vornehmen und einen Seitenversatz bestimmen können.

Für jeden Druckertyp kann ein Seitenversatz definiert werden. Dieser dient dazu, Abweichungen zwischen dem Original eines Ghostscript-Ausgabegerätes und einem anderen Drucker zu korrigieren. Durch Erhöhen des X-Wertes wird ein Bild z.B. weiter nach rechts verschoben. Durch Verringern des Y-Wertes wird ein Bild z.B. weiter nach unten verschoben.

Die Schaltfläche Einstellung wird im allgemeinen dafür verwendet, BitsperPixel für einen Farbdrucker festzulegen, andere Farben auszuwählen oder eine Korrektur der Zeichendichte vorzunehmen.

Die Einstellungen müssen für jeden Drucker vorgenommen werden. Wenn Sie den Wert der BitsPerPixel bei einem Drucker ändern, bleiben die Einstellungen für andere Drucker von dieser Änderung unberührt.

Wenn Sie im Dialogfeld Einstellung die Schaltfläche OK anklicken, werden die Einstellungen in die Datei gsview32.ini geschrieben.

In GSview finden Sie einige vordefinierte Einstellungen, die allerdings nicht immer mit den Einstellungen in Ghostscript übereinstimmen. Über die Schaltflächen Bearbeiten und Neu können Sie die Einstellungen für den jeweiligen Drucker neu definieren bzw. verändern. Siehe hierzu auch das Hilfethema Einstellung bearbeiten.

Einstellung bearbeiten


Einstellung bearbeiten

Nicht jeder Drucker unterstützt die Verwendung dieser optionalen Einstellung. Um herauszufinden, welcher Drucker die Funktion Einstellung unterstützt und welche Einstellung von welchem Drucker erkannt wird, lesen Sie die Ghostscript-Datei "devices.txt" oder schauen Sie im Ghostscript Source Code nach.

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Einstellungen zu definieren oder die Einstellungen zu bearbeiten.

1. Möglichkeit: Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten oder Neu im Dialogfeld Einstellung.

Beim Einstellungstyp muß zwischen Nummer und Text unterschieden werden. Nummern-Einstellungen entsprechen der Option -d in der Ghostscript-Kommentarzeile. Text-Einstellungen entsprechen der Option -s in der Ghostscript Kommentarzeile. Jede Einstellung besteht aus einem Namen und einem Wert: -dNAME=VALUE oder -sNAME=VALUE. Der hier eingetragene VALUE stammt aus der Liste von Werten, die im Dialogfeld Bearbeiten Eigenschaften eingegeben wurde. In den Zeilen Name und Wert dürfen keine Leerzeichen eingegeben werden. Geben Sie die Werte durch Kommata getrennt ein.

Um eine Einstellung zu löschen, wählen Sie diese Einstellung im Dialogfeld aus, klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten und anschließend auf die Schaltfläche Löschen.

2. Möglichkeit: Editieren Sie die GSview INI-Datei.

Für jeden Drucker muß die Datei gsview32.ini in diesem Fall um zwei Sektionen ergänzt werden. Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie die Datei für den cdjcolor-Treiber editiert werden muß. Fügen Sie zunächst eine Sektion mit den aktuellen Werten ein. Diese Sektion enthält die Optionen, die in unter GSview im Feld Einstellung erscheinen. Das erste Zeichen ist ein s (für Text) oder ein d (für Nummer).

 [cdjcolor]

 dBitsPerPixel=24

 dDepletion=1

 dShingling=2

 dBlackCorrect=4

Als nächstes fügen Sie eine Sektion mit den Werten ein, die im Feld Wert erscheinen sollen.

 [cdjcolor values]

 dBitsPerPixel=1,3,8,16,24

 dDepletion=1,2,3

 dShingling=0,1,2

 dBlackCorrect=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

GSview fügt der Liste automatisch den Wert [Undefiniert] hinzu.

Sobald eine Datei gedruckt wird, wird der Inhalt der Sektion [cdjcolor] der Datei gsview32.ini wie folgt an Ghostscript weitergeleitet:

 -dBitsPerPixel=24 -dDepletion=1 -dShingling=2 -dBlackCorrect=4

Handelt es sich um einen [Undefiniert]-Wert, wird die Einstellung nicht an Ghostscript weitergeleitet.


Text extrahieren und Suche

Bei dem Versuch, den Text eines PostScript-Dokumentes zu extrahieren, können Probleme auftreten, da einzelne Wörter "abgehackt werden können", der Text kodiert sein kann, Ligaturen (=spezielle Zeichen für die Kombination zweier oder mehrerer Buchstaben, z.B. die Zeichen f und i) vorhanden sein können oder evtl. kein Zusammenhang zwischen der Position eines Wortes in der PostScript-Datei und seiner Position auf der Seite besteht. Die Qualität eines extrahierten Textes hängt also in erste Linie von der Beschaffenheit des Textes ab.

Im Programm GSview gibt es zwei Möglichkeiten, den Text einer PostScript-Datei zu extrahieren.

Mit der schnellen Methode wird der komplette Text extrahiert. Die zweite Methode, die pstotext und Ghostscript verwendet, ist zwar langsamer, extrahiert den Text dafür aber wesentlich genauer. Um die Methoden auszuwählen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion Optionen | PSzuText. Siehe dazu auch die folgenden Hilfethemen:

PSzuText Textextrakt und Suche

Schnelles extrahieren und Suchen


PSzuText Textextrakt und Suche

In PostScript-Dateien ist der Text normalerweise genauso angeordnet wie er auf der Seite erscheint, wobei die PostScript Strings (Textanweisungen) in Klammern angegeben sind. Es können ganze Textzeilen im Stück oder Zeichen für Zeichen ausgegeben werden. Bei diesen PostScript-Dokumenten lassen sich mit dem Extrahieren von Text relativ gute Ergebnisse erzielen.

Mit dem Befehl Bearbeiten | Text extrahieren wird ein aus mehreren Strings bestehender Text auf einer bestimmten Seite extrahiert und in eine Textdatei ausgegeben. Zeilenumbrüche in der Textdatei entsprechen den Zeilen der PostScript-Datei. Trennstellen bleiben einschließlich des Trennstriches erhalten. Mit dem Programm ps2ascii.ps aus dem Ghostscript-Paket wurde eine wesentlich effektivere Methode geschaffen, mit der Textbestandteile einer PostScript-Datei extrahiert werden können. Alternativ dazu kann auch das Programm pstotext verwendet werden, das auf der Ghostscript WWW-Seite aufgeführt ist. pstotext kann in GSview ausgeführt werden, wenn die Option Optionen | Schnelle Textsuche deaktiviert ist.

Mit dem Befehl Bearbeiten | Suche können Sie einen bestimmten Text suchen. Geben Sie dazu den gesuchten Text ein und bestimmen den Seitenbereich, in dem gesucht werden soll. Anschließend wird die erste Seite angezeigt, die diesen Text enthält. Beachten Sie dabei allerdings folgende Punkte: Beim Suchen können weder im eigentlichen Text noch in dem Text, nach dem gesucht wird, Leerzeichen erkannt werden. Dies bedeutet, daß bei der Suche nach "diese" sowohl "Diese" als auch "Die serielle" gefunden würden. Dabei erhält man keine Information darüber, wo sich das Wort auf einer Seite befindet, da diese Information ohne einen PostScript-Interpreter nicht angezeigt werden kann. Darüber hinaus funktioniert der Befehl Suche nur bei Dateien, die DSC-kompatibel sind bzw. eine bestimmte Seitenanordnung haben.

Mit dem Befehl Bearbeiten | Suche nächsten wird die Suche auf der nächsten Seite fortgesetzt.


Schnelles extrahieren und Suchen

Diese Methode verwendet pstotext und Ghostscript, um Text aus PostScript-Dateien zu extrahieren. Bevor Sie den Suchvorgang oder das Extrahieren starten können, wird die gesamte PostScript-Datei verarbeitet. Dabei wird eine Text-Indexdatei erzeugt. Dieser Vorgang nimmt zwar längere Zeit in Anspruch, wenn die Indexdatei jedoch erzeugt ist, läuft das Suchen sehr schnell ab.

Pstotext verwendet den ISO-Latin1 Zeichensatz. Weitere Informationen zu pstotext erhalten Sie in:

 http://www.research.digital.com/SRC/virtualpaper/pstotext.html

Der Befehl Ausrichtung muß aktiviert sein, damit die Ausrichtung des Textes richtig ist.

Mit dem Befehl Bearbeiten | Text extrahieren wird der Text bestimmter Seiten extrahiert und in eine Textdatei ausgegeben.

Mit dem Befehl Bearbeiten | Kopieren können Sie Wörter in die Zwischenablage kopieren.

Mit dem Befehl Bearbeiten | Suche können Sie einen bestimmten Text suchen. Geben Sie dazu den gesuchten Text ein und bestimmen den Seitenbereich, in dem gesucht werden soll. Anschließend wird die erste Seite angezeigt, die diesen Text enthält. Der gesuchte Text wird zunächst in einzelne Wörter zerlegt. Diese werden im gesamten Dokument gesucht. Wenn Sie z. B. nach dem Wort  Fisch suchen, erhalten Sie  Fisch, Fische und Meeresfisch. Suchmuster '*' (0 oder beliebig viele Zeichen) und '?' (genau ein Zeichen) werden unterstützt, sollten jedoch nicht am Wortanfang oder am Wortende eingegeben werden. Das Suchmuster expandiert dabei nicht über die Wortgrenzen hinaus. Mehrere vollständige Wörter, wie z. B. GSview ist ein, können gefunden werden. Wurde der gesuchte Text gefunden, wird das erste Wort dieser Textstelle markiert. Der Befehl Suche kann nur bei Dateien angewendet werden, die DSC-kompatibel sind. Bei DSC-kompatiblen Dateien, die eine bestimmte Seitenanordnung haben, funktioniert er nicht.

Mit dem Befehl Bearbeiten | Suche nächsten wird die Suche fortgesetzt.

Normalerweise sollten Sie sollten Sie folgendes benutzen: Optionen | PSzuText | Normal

Optionen | PSzuText | Dvips Cork Encoding ist nur relevant für Postscript Dateien, die von dvips aus TeX oder LaTeX  Dokumenten erzeugt wurden. Unglücklicherweise unterscheidet dvips nicht,  welche Zeichensatzkodierungen verwendet wurden.


Zwischenablage

Mit dem Befehl Kopieren aus dem Menü Bearbeiten kann der Inhalt des GSview-Fensters als Bitmap in die Zwischenablage kopiert werden. Das Bitmap wird dann im DIB/BMP-Format gespeichert.

Eine weitere Möglichkeit, ein Bitmap zu erzeugen, besteht in der Verwendung eines BMP-Treibes. Siehe hierzu auch Drucken.

Mit dem Befehl Einfügen werden Device Independent Bitmaps aus der Zwischenablage als BMP-Dateien gespeichert.

Mit dem Befehl Konvertiere Bitmap kann ein Device Independent Bitmap in ein Device Dependent Bitmap umgewandelt werden und umgekehrt. Enthält die Zwischenablage ein Device Independent Bitmap (BMP-Format), wird es in ein Device Dependent Bitmap umgewandelt und der Zwischenablage hinzugefügt. Enthält die Zwischenablage keine Farbpalette, wird sie aus dem Device Independent Bitmap erzeugt und der Zwischenablage hinzugefügt. Diese Option ist notwendig, da einige Anwendungen (insbesondere Paintbrush) ein Device Independent Bitmap in der Zwischenablage nicht  erkennen können.

Wird bei einem Dokument nicht der Befehl Schnelles extrahieren und Suchen verwendet, erzeugt GSview eine Indexdatei mit den im Dokument enthaltenen Wörtern. Werden Wörter mit der Maus markiert, wird mit dem Befehl Kopieren nicht ein Bitmap kopiert, sondern diese Wörter in die Zwischenablage kopiert. Das Markieren eines Textes ist allerdings erst möglich, wenn der Befehl Text extrahieren oder Suche angewendet wird. Die Funktion Option | PSzuText muß dabei deaktiviert sein.


EPS Vorschau (Preview)

Mit dem Befehl EPS Vorschau einfügen wird ein Bitmap erzeugt, mit dessen Hilfe ein Preview-Teil in die EPS-Datei eingefügt werden kann. Auf diese Art lassen sich die Preview-Varianten Windows Metafile (WMF), TIFF und EPSI erzeugen.

Um ein Preview-Bild einzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Deaktivieren Sie Optionen | Ignoriere DSC.

2. Stellen Sie mit Optionen | Zeige Bounding Box sicher, daß das Dokument einen korrekten Bounding Box-Kommentar enthält. Eine Bounding Box kann über den Befehl Datei | PS zu EPS erzeugt bzw. verändert werden.

3. Wählen Sie Ausrichtung | Hochformat aus.

4.  Wählen Sie Formate | Anzeige Einstellungen und wählen Sie die entsprechende Auflösung für die Preview. Bei einer hohen Auflösung wird die EPS-Datei allerdings sehr groß.

5. Öffnen Sie eine EPS-Datei, die noch keinen Preview-Teil enthält.

6.  Wählen Sie den Befehl Bearbeiten | EPS Vorschau einfügen. Geben Sie anschließend den Preview-Typ sowie den neuen Namen der EPS-Datei an. GSview erzeugt dann eine neue Datei, die die PostScript EPS-Datei und den Preview-Teil enthält.

Mögliche Preview-Typen sind Interchange, TIFF 4, TIFF 6 unkomprimiert, TIFF 6 komprimiert und Windows Metafile (WMF). Wird ein Interchange Preview eingefügt, muß das Dokument die Kommentar-Zeile %%EndComments enthalten, damit GSview den Preview-Teil an die richtige Stelle setzt. Ein Interchange-Preview wird immer monochrom dargestellt. Beim Format TIFF 4 handelt es sich um ein unkomprimiertes Baseline Bilevel Image (1 bit/pixel). Das Programm WordPerfect 5.1 benötigt z.B. den Preview-Typ TIFF 4. Das Format TIFF 6 kann ein Baseline Bilevel Image, ein Baseline Palette-colour Image (4 or 8 bits/pixel)  oder ein Baseline RGB Full Colour Image (24 bits/pixel) sein. Preview-Teile im Format TIFF 6 liegen entweder unkomprimiert oder komprimiert vor. Ein WMF-Preview enthält ein unkomprimiertes Bitmap.

7. Nach dem Einfügen wählen Sie wieder die ursprüngliche Seitenausrichtung und setzen die Werte in Formate | Anzeige Einstellungen wieder zurück.

Zum Entfernen/Extrahieren des PostScript- bzw. Preview-Teils einer DOS EPS-Datei wählen Sie nacheinander die Befehle Datei | Auswahl Datei, Bearbeiten | Extrahiere EPS und anschließend die Funktion PostScript oder Preview.

Siehe auch PS zu EPS.

Benutzerdefinierte Vorschau


Benutzerdefinierte Vorschau

Mit dem Befehl Bearbeiten | EPS Vorschau einfügen | Benutzer definiert können bereits vorhandene TIFF- oder WMF-Dateien in eine EPS-Datei eingefügt werden, um eine DOS EPS-Datei zu erzeugen. Dies bietet sich an, wenn eine Anwendung in eine EPS- oder eine WMF-Datei exportieren kann, jedoch keine DOS EPS-Datei mit einem WMF-Previewteil erzeugen kann. Die EPS-Datei muß einen Bounding Box-Kommentar enthalten, der mit dem TIFF- oder dem WMF-Previewteil übereinstimmt. Die EPS-Datei muß nicht zwingend auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Funktion Benutzer definiert kann auch verwendet werden, nachdem die Datei über den Menüpunkt Auswahl Datei geöffnet wurde.

Sie können auch eine Preview einfügen, die keine Ähnlichkeit mit PostScript hat. Dies ist allerdings nicht wünschenswert.


Optionen

Das Menü Optionen enthält die folgenden Befehle:

Konfiguriere Ghostscript

Klänge

Maßeinheiten

Sprache

PSzuText

Optionen speichern

Schreibschutz für Dateien

Merke letztes Verzeichnis

Hilfsmittelpalette

Fenster an Seite anpassen

Schnelles Öffnen

Automatisches Neuzeichnen

EPS Ausschnitt

EPS Warnung

Ignoriere DSC

Zeige Bounding Box


Konfiguriere Ghostscript

Ghostscript DLL teilt GSview mit, wo das Programm Ghostscript zu finden ist. Bei OS/2 ist dies normalerweise c:\gstools\gsN.NN\gsdll2.dll und bei Win32 c:\gstools\gsN.NN\gsdll32.dll.

Tragen Sie dazu den korrekten Suchpfad für Ghostscript in das Feld Ghostscript Suchpfad ein. In diesem Suchpfad müssen alle Verzeichnisse vorhanden sein, die die Ghostscript Library Files (gs_*.ps und die Datei Fontmap) sowie die Ghostscript-Fonts (*.pfb) enthalten.

  c:\gstools\gsN.NN;c:\gstools\gsN.NN\fonts

Setzen Sie dabei auf keinen Fall die Option -I vor den Suchpfad.

Das Feld Ghostscript Optionen wird normalerweise freigelassen. Wenn allerdings z.B. die Plattform Fonts unter MS-Windows ausgeschaltet werden sollen, tragen Sie die Option -dNOPLATFONTS in dieses Feld ein.

Lesen Sie hierzu auch den Punkt Installation.


Klänge

Mit der Option Klänge können verschiedene Aktionen akustisch untermalt werden. Dabei kann für jede Aktion Kein Ton, Piepton oder Audiodateien ausgewählt werden.

Für die Verwendung von Audiodateien ist eine Soundkarte erforderlich. Unter MS-Windows 3.0 ist die Erzeugung von Klängen mittels Audiodateien nicht möglich.

Folgende Aktionen können akustisch untermalt werden:

Ausgabe Seite: Der PostScript-Operator showpage wurde ausgeführt.

Keine Seite: Sie haben eine ungültige Seite ausgewählt. Beispiel: Sie klicken auf Vorherige Seite, obwohl Sie sich auf der ersten Seite eines Dokumentes mit DSC-Kommentaren befinden.

Keine Numerierung: Sie haben einen Befehl ausgewählt, der die Seitennumerierung erfordert, diese ist aber nicht vorhanden. Beispiel: Sie klicken beim Anzeigen des Dokumentes auf Gehe zu Seite, obwohl keine DSC-Kommentare vorhanden sind.

Nicht offen: Sie haben einen Befehl ausgewählt, bei dem ein Dokument geöffnet sein muß, es ist jedoch kein Dokument geöffnet. Beispiel: Sie klicken auf Gehe zu Seite, obwohl kein Dokument geöffnet ist.

Fehler: verschiedene Fehlerarten

Start: Das Programm GSview wird gestartet.

Verlassen: Das Programm GSview wird beendet.

Beschäftigt: Es werden Befehle ausgeführt, deshalb ist kein Dialog möglich.

Bei Keine Seite, Fehler und Beschäftigt lauten die Default-Einstellungen Piepton, bei allen anderen kein Ton.


Maßeinheiten

Mit der Option Maßeinheiten legen Sie fest, in welcher Einheit die Cursorposition in der Statuszeile angegeben wird. Folgende Maßeinheiten sind möglich: Zoll, Millimeter (mm) und Punkt (pt). Die Voreinstellung ist pt.


Sprache

GSview ist sowohl in Englisch als auch in Deutsch verfügbar. Über die Funktion Optionen | Sprache können Sie die Einstellung verändern.


PSzuText

Gsview unterstützt zwei verschiedene Methoden, um Text zu suchen und aus dem Postscript Dokument zu extrahieren. Die Schnelle Textsuche verwendet eine sehr simple Extraktion der Postscript Kommandos aus dem Dokument. Diese Methode stößt relativ schnell an ihre Grenzen. Diese Methode wird via PSzuText | Deaktiviert abgeschaltet.

Die mit PSzuText Textsuche angeschaltete Methode verwendet das externe Programm pstotext aus dem Ghostscript Paket um Worte und ihre Koordinaten aus einem Dokument zu extrahieren. Dies ist die adäquate Methode, sie benötigt jedoch auch erheblich mehr Zeit. Hierbei gibt es zwei Modi. Normal sollte bei den meißten Dokumenten eingeschaltet werden, lediglich bei Dateien, die durch dvips aus dem TeX Paket erzeugt wurden, sollte Dvips Cork Encoding aktiviert werden.

Default ist Normal.


Optionen speichern

Mit der Option Speichere Optionen jetzt werden die Position des GSview-Fensters, die Fenstergröße, der zuletzt benutzte Drucker, das zuletzt ausgewählte Verzeichnis sowie alle Optionen aus den Menüs Optionen und Formate in der Initialisierungsdatei gsview32.ini im Windows-Verzeichnis gespeichert. Wird das Programm gestartet, liest GSview diese Datei.

Ist die Option Einstellungen beim Beenden speichern aktiviert, werden die oben aufgelisteten Einstellungen gespeichert, wenn Sie das Programm beenden.


Schreibschutz für Dateien

Ist die Option  Schreibschutz für Dateien  aktiviert, erhält Ghostscript das Kennzeichen -dSAFER. Damit werden die Operatoren zum Löschen oder Umbenennen von Dateien deaktiviert. Außerdem können Dateien dann nur noch schreibgeschützt geöffnet werden. Dies ist die Standard-Einstellung.

Ist die Option Schreibschutz für Dateien deaktiviert, kann Ghostscript Dateien verändern.


Merke letztes Verzeichnis

Ist die Option Merke letztes Verzeichnis aktiviert, wird beim Beenden von GSview das aktuelle Verzeichnis gespeichert. Wenn Sie GSview beim nächsten Mal wieder aufrufen,  wird automatisch wieder dieses Verzeichnis angewählt. In der Default-Einstellung ist diese Option aktiviert.

Ist die Option Merke letztes Verzeichnis deaktiviert, ist das aktuelle Verzeichnis beim Starten von GSview das Verzeichnis, in dem sich Gsview befindet, oder das entsprechende Arbeitsverzeichnis.


Hilfsmittelpalette

Ist die Option Hilfsmittelpalette aktiviert, wird am linken Bildschirmrand eine Hilfsmittelpalette eingeblendet. In der Default-Einstellung ist diese Option aktiviert. In der Hilfsmittelpalette sind folgende Symbole enthalten (Anordnung von oben nach unten):

 Datei | Öffnen

 Datei | Drucken

 Datei | Info

 Hilfe | Inhalt

 Anzeige | Gehe zu Seite

 Anzeige | Nächste Seite

 Anzeige | Vorherige Seite

 Springe 5 Seiten vorwärts

 Springe 5 Seiten rückwärts

 Erhöhe Auflösung

 Verringere Auflösung

 Bearbeiten | Suche

 Bearbeiten | Suche nächsten

Wenn Sie die Symbole "Erhöhe bzw. verringere Auflösung" anklicken, sollte die Option Automatisches Neuzeichnen aktiviert sein. Anstelle der Hilfsmittel kann auch der Befehl Formate | Anzeige Einstellungen verwendet werden.


Fenster an Seite anpassen

Ist die Option Fenster an Seite anpassen aktiviert, wird die Fenstergröße auf die Bildschirmgröße verkleinert, so daß das Fenster genauso groß wie die angezeigte Seite ist. In der Default-Einstellung ist diese Option aktiviert. Das Fenster kann nur verkleinert werden, wenn die angezeigte Seite verkleinert wurde. Die neue Fensterbreite wird nicht unmittelbar nach dem Ändern angezeigt, sondern erst nach dem erneuten Öffnen der Datei. In der Vollbilddarstellung wird diese Option ignoriert.

Ist die Option Fenster an Seite anpassen deaktiviert, wird die Fenstergröße nicht verkleinert. Die Fläche zwischen der angezeigten Seite und dem Fensterrahmen wird dann hellgrau angezeigt. Deaktivieren Sie die Option, wenn z.B. die Fenstergröße nicht verkleinert werden soll, weil Seiten geringer Auflösung angezeigt werden sollen.


Schnelles Öffnen

Ist die Option Schnelles Öffnen aktiviert, startet GSview Ghostscript nicht neu, wenn die Seitengröße, Seitenausrichtung oder Seitenauflösung geändert werden.

GSview versucht, den Ghostscript-Status aufrecht zu erhalten, aber ein Dokument kann den Ghostscript-Interpreter in einem instabilen Zustand hinterlassen oder einen Fehler verursachen, so daß Ghostscript abgebrochen wird. Ghostscript-Fehlermeldungen werden mit Hilfe des Befehls Datei | Meldungen anzeigen angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall den Befehl Wiederaufbau, um das Dokument erneut zu öffnen.

Ist die Option Schnelles Öffnen deaktiviert, öffnet GSview jedesmal Ghostscript, bevor ein neues Dokument geöffnet wird oder die Seitengröße, Seitenausrichtung oder Seitenauflösung geändert werden.


Automatisches Neuzeichnen

Ist die Option Automatisches Neuzeichnen aktiviert, werden DSC-kompatible Dokumente neu auf dem Bildschirm aufgebaut, wenn die Ausrichtung, die Auflösung, die Farbtiefe oder Formate-Einstellungen verändert werden. In der Default-Einstellung ist diese Option aktiviert.

Ist diese Option bei nicht-kompatiblen Dokumenten aktiviert, beginnt GSview den Bildschirmaufbau bei der ersten Seite.

Ist die Option Automatisches Neuzeichnen deaktiviert, verwenden Sie stattdessen den Befehl Anzeige | Wiederaufbau, nachdem eine der oben aufgeführten Einstellungen geändert wurde.


EPS Ausschnitt

Ist die Option EPS Ausschnitt aktiviert, wird das Bitmap auf dem Bildschirm direkt in die Bounding Box einer EPS-Datei ausgeschnitten und nicht über das Seitenformat im Menü Formate definiert. Verwenden Sie diese Funktion, um ein Bitmap-Preview in eine EPS-Datei einzufügen.

Ist die Option EPS Ausschnitt deaktiviert, verwendet GSview das Seitenformat, das im Menü Formate festgelegt wurde. In der Default-Einstellung ist die Option deaktiviert.

Mit der Option EPS Ausschnitt werden keine Veränderungen am Ursprungs-Dokument vorgenommen. Es wird lediglich die Größe des Ausschnittes festgelegt, der auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

Siehe hierzu auch den Befehl Bearbeiten| EPS Vorschau einfügen.


EPS Warnung

Wenn die Option EPS Warnung aktiviert ist, wird bei jedem Öffnen einer Datei ein Prolog in Ghostscript geschrieben. Sobald PostScript-Operatoren verwendet werden, die in EPS-Dateien nicht erlaubt sind, erzeugt dieser Prolog Warnmeldungen, die mit dem Befehl Datei | Meldungen anzeigen auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Beispiel für eine Warnmeldung:

 Warning: EPS files must not use /initgraphics

Die Option zeigt nicht alle Meldungen an. So können z.B. "kritische" Operatoren eingesetzt werden, ohne daß eine Meldung erzeugt wird. Erhalten Sie dennoch eine Meldung, verwenden Sie auf keinen Fall den Befehl PS zu EPS.

In der Default-Einstellung ist die Option EPS Warnung deaktiviert.

Siehe auch PS zu EPS.


Ignoriere DSC

Manchmal stellt sich - unerwartet - heraus, daß ein Dokument doch nicht den Adobe DSC-Konventionen entspricht. In diesem Fall können bei dem Versuch, das Dokument anzuzeigen, Probleme auftreten. Wenn Sie die Option Ignoriere DSCaktivieren, behandelt GSview das Dokument so, als ob es keine DSC-Kommentare enthält und zeigt die Seiten in der ursprünglichen Reihenfolge an.

In der Default-Einstellung ist die Option Ignoriere DSC deaktiviert.


Zeige Bounding Box

Nach Auswahl dieser Option wird ein Rechteck über die Graphik gezogen, das die Position der Bounding Box anzeigt. Die Bounding Box wird nur auf dem Bildschirm dargestellt und hat keinen Einfluß auf die Druckausgabe. Sie wird nur bei DSC-kompatiblen Dokumenten angezeigt (Dokumente, die keine DSC-Kommentare enthalten, haben keine Bounding Box).

In der Default-Einstellung ist die Option Zeige Bounding Box eaktiviert.


Seitenausrichtung

Mit den Befehlen Hochformat, Querformat, Kopfüber und Umgekehrt quer im Menü Ausrichtung bestimmen Sie die Seitenausrichtung, die angezeigt werden soll. Mit dem Befehl Querformat wird das Papier  um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Mit dem Befehl Umgekehrt quer wird das Papier um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Die Ausrichtung, die Sie hier wählen, gilt nur für die Darstellung auf dem Bildschirm und hat keine Auswirkung auf das Drucken. Enthält das Dokument einen DSC-Kommentar zur Seitenausrichtung (%%Orientation), wird die Seitenausrichtung automatisch ausgewählt.

Ist die Option Gedreht quer aktiviert, wird die Bedeutung von Querformat und Umgekehrt quer vertauscht. Bei den meisten Dokumenten im Querformat ist es erforderlich, sie zur Ansicht um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen. Da es hier jedoch keinen Standard gibt, müssen einige Dokumente auch in die entgegengesetzte Richtung - also gegen den Uhrzeigersinn - gedreht werden.

Mit der Funktion Gedreht quer dreht GSview das Dokument gemäß dem %%Orientation-Kommentar, den die PostScript-Datei enthält, automatisch in die richtige Richtung.

Siehe auch Seitenformat und Anzeige Einstellungen.


Anzeige Einstellungen

Diese Einstellungen beeinflussen lediglich die Anzeige auf dem Bildschirm.

Im Feld Auflösung wird die Auflösung der Anzeige in dpi festgelegt. Der Default-Wert für einen VGA-Bildschirm beträgt 96 dpi. Diese Auflösung kann auch über die Symbole der Hilfsmittelpalette geändert werden.

Bei DSC-kompatiblen Dateien wird durch Drücken der rechten Maustaste die Standard-Druckerauflösung auf die Seite gezoomt. Durch erneutes Drücken der rechten Maustaste erhalten Sie wieder die normale Auflösung. Die Eintragung im Feld Zoom Auflösung wird in dpi angegeben.

Im Feld Farbtiefe wird die Tiefe des Bitmaps, die auf dem Bildschirm dargestellt wird, in bits per pixels festgelegt Als Standard-Einstellung wird die maximale Bittiefe eingetragen, die der mitgelieferte Bildschirmtreiber bietet. Wählen Sie keine höhere Einstellung, da sonst nur zusätzlicher Speicher für das Bitmap benötigt wird, die Bildqualität aber nicht weiter verbessert werden kann.

Im Feld Text Alpha wird das Antialiasing für Schriften (geschickter Einsatz von Graustufen zum Glätten der Treppenstufen) festgelegt. Die Default-Einstellung in diesem Feld beträgt 1 bit (kein Antialiasing). Um das Antialiasing zu aktivieren, wählen Sie 2 bits oder 4 bits.

Achtung!: Durch die Funktion Text Alpha schaltet GSview die Plattform Fonts aus, indem die Option

 -dNOPLATFONTS

in das Feld Ghostscript Optionen in Optionen | Konfiguriere Ghostscript eingetragen wird.

Im Feld Graphik Alpha wird das Antialiasing für Graphiken und Texte, die nicht mehr in den Fonts Cache passen, festgelegt.

Durch das Antialiasing wird der Bildaufbau langsamer. Darüber hinaus kann die Funktion nur genutzt werden, wenn im Feld Farbtiefe mindestens 8 bits/pixel eingetragen ist.


Seitenformat

Über das Menü Formate können Sie die Seitengröße auswählen. Mögliche Größen sind:

 Letter          8.5 x 11   inch

 Tabloid        11   x 17   inch

 Ledger         17   x 11   inch

 Legal           8.5 x 14   inch

 Statement       5.5 x  8.5 inch

 Executive       7.5 x 10   inch

 A3              297 x 420  mm

 A4              210 x 297  mm

 A5              148 x 210  mm

 B4              257 x 364  mm

 B5              182 x 257  mm

 Folio           8.5 x 13   inch

 Quarto          8.5 x 10.8 inch

 10x14          10   x 14   inch

Mit dem Befehl Benutzerdefiniert können Sie eine individuelle Größe definieren (Einheit Punkt (pt)). So erhalten Sie bei der Seitengröße 480x360 pt bei einer Auflösung von 96 dpi eine Bildgröße von 640x480 Pixel.

Enthält die Datei einen DSC-Kommentar zum Seitenformat, wie z.B.

 %%DocumentPaperSizes: a4

 %%DocumentMedia: a4 595 842 80 white ( )

wird das Seitenlayout automatisch definiert. Handelt es sich bei der Beschreibung in der Kommentarzeile nicht um eine der oben genannten Größen, wird automatisch Benutzerdefiniert gesetzt.


Tastenkombinationen

In GSview wurden den einzelnen Befehlen folgende Tastenkombinationen zugeordnet:

O, o  Daten öffnen und anzeigen.  (Datei | Öffnen)

S, s  Datei schließen.  (Datei | Schließen)

N, n, +  Nächste Seite.  (Anzeige | Nächste Seite)

Leertaste     Nächste Seite oben.  (Anzeige | Nächste Seite oben)

V, v, -  Vorherige Seite.  (Anzeige | Vorherige Seite)

BackSpace  Vorherige Seite oben.  (Anzeige | Vorherige Seite oben)

G, g  Gehe zu Seite.  (Anzeige | Gehe zu Seite)

I, i  Dateiinformation.  (Datei | Info)

W, w  Seite wieder aufbauen.  (Anzeige | Wiederaufbau)

A, a  Datei auswählen (öffnen, aber nicht anzeigen). (Datei | Auswahl Datei)

U, u  Unter einem anderen Namen speichern. (Datei | Speichern unter)

D, d  Alle oder einzelne Seiten drucken.  (Datei | Drucken)

F, f  Alle oder einzelne Seiten in eine Datei drucken. (Datei | Drucken) mit der Option Druck in Datei aktiviert.

E, e  Mehrere Seiten in andere Datei extrahieren. (Datei | Extrahiere)

M, m  Ghostscript Meldungen anzeigen. (Datei | Meldungen anzeigen)

< Auflösung verringern

> Auflösung erhöhen

F1  Hilfe.  (Hilfe | Inhalt)

Ctrl+C, Einfg  Angezeigte Bitmap in Zwischenablage kopieren. (Bearbeiten | Kopieren)

Ctrl+S, Text suchen. (Bearbeiten | Suche)

F3, Nächsten Text suchen. (Bearbeiten | Suche nächsten)

Cursor nach oben  Um 16 Pixel hochrollen.

Cursor nach unten  Um 16 Pixel herunterrollen.

Cursor nach links  Bild nach links verschieben.

Cursor nach rechts  Bild nach rechts verschieben.

Bild oben  Bild nach oben rollen (Fensterhöhe).

Bild unten  Bild nach unten rollen.

Pos1  Anfang der Seite.

Ende  Ende der Seite.


GSview vom Datei-Manager oder Windows Explorer starten

Wenn Sie das GSviev Programm setup.exe verwendet haben und bei der Installation alle Fragen mit Ja beantwortet haben, sind die folgenden Konfigurationen bereits vorgenommen worden. Wurde das Register während der Installation von GSview nicht aktualisiert, lesen Sie im folgenden, wie Sie manuell vorgehen müssen.

Um PostScript-Dateien über den Datei-Manager öffnen zu können, indem Sie auf eine Datei doppelklicken, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Starten Sie mit dem Befehl Datei | Ausführen im Programm-Manager den Registriereditor, indem Sie regedit eingeben. Wählen Sie im Registriereditor den Befehl Bearbeiten | Dateityp hinzufügen und geben Sie folgendes ein:

 Bezeichner = psfile

 Dateityp = PostScript

 Maßnahme = Öffnen

 Befehl = c:\gstools\gsview\gsview32 %1

 Verwendet DDE = deaktiviert

 Maßnahme = Drucken

 Befehl = c:\gstools\gsview\gsview32 /p %1

 Verwendet DDE = deaktiviert

Drücken Sie anschließend auf OK.

Wählen Sie anschließend im Datei-Manager, den Befehl Datei | Verknüpfen und tragen in den Feldern folgendes ein:

 Dateien mit Dateinamenerweiterung = ps

 Verknüpfen mit = PostScript (gsview)

Drücken Sie auf OK.

Wenn Sie jetzt auf eine PostScript-Datei doppelklicken, wird GSview vom Datei-Manager aus gestartet. Wird eine PostScript-Datei an den Druck-Manager geleitet, druckt GSview diese Datei. Da dieses bei einem PostScript-Drucker nicht sinnvoll ist, müssen Sie in diesem Fall die Zeile  Vorgang = Drucken aus dem Register entfernen.

Unter Windows 95 erfolgt die Konfiguration im Windows Explorer.

Starten Sie den Windows Explorer. Wählen Sie den Befehl Ansicht | Optionen . Klicken Sie auf die Registerkarte Datentypen und anschließend auf die Schaltfläche Neuer Typ. Füllen Sie die Felder folgendermaßen:

 Beschreibung = PostScript

 Verknüpfte Erweiterung = PS EPS

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und tragen folgendes in die Felder ein:

 Vorgang = open

 Anwendung für diesen Vorgang = c:\gstools\gsview\gsview32.exe

Drücken Sie auf OK.

Drücken Sie erneut auf die Schaltfläche Neu und tragen folgendes ein:

 Vorgang = drucken

 Anwendung für diesen Vorgang = c:\gstools\gsview\gsview32.exe /p

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.


Aufruf-Optionen

Verwendung:

 gsview32 [/D] [/Tn] filename

 gsview32 [/D] [/Tn] /F filename

 gsview32 [/D] [/Tn] /P filename

 gsview32 [/D] [/Tn] /S[port] filename

So starten Sie GSview und zeigen filename.ps an:

 gsview32 filename.ps

So starten Sie GSview und drucken filename.ps unter Verwendung von Ghostscript (Datei | Drucken):

 gsview32 /P filename.ps

So starten Sie GSview und drucken filename.ps unter Verwendung von Ghostscript (Datei | Druck in Datei) in eine Datei:

 gsview32 /F filename.ps

So starten Sie GSview und stellen filename.ps für die direkte Ausgabe auf einen Drucker in den Spooler (Datei | Drucke Datei):

 gsview32 /S filename.ps

So starten Sie GSview und stellen filename.ps für die direkte Ausgabe auf LPT3 in den Spooler:

 gsview32 /SLPT3: filename.ps

So starten S GSview im Debug-Modus:

 gsview32 /D

Im Debug-Modus werden die temporären Dateien von GSview nicht gelöscht, so daß sie nach dem Beenden von GSview überprüft werden können. Im Debug-Modus werden außerdem detaillierte Fehlermeldungen ausgegeben, die über Datei| Meldungen anzeigen angezeigt werden können.

GSview läuft unter Windows 95 und Windows NT als Mehr-Prozeß-Applikation, unter Windows 3.1 / Win32s dagegen als Ein-Prozeß-Applikation. Den Prozeß-Modus können Sie mit der Option /T ändern. Dabei wählen Sie mit /T0 den Ein-Prozeß-Modus aus und mit /T1 den Mehr-Prozeß-Modus.

Bei diesen Optionen gibt es keinen Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung. Beispiel: /p bewirkt das gleiche wie /P.


World Wide Web

Die World Wide Web-Homepage für Ghostscript, Ghostview und GSview finden Sie unter folgender Adresse:

 http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

Für verschiedene OS/2 und MS-Windows Web-Browser kann GSview als PostScript-Viewer verwendet werden. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie auf der GSview-Homepage.

Thomas Merz hat ein Ghostscript Handbuch geschrieben, welches im PDF Format auf obiger Web-Page zur Verfügung steht.  Dieses Handbuch ist ein Extrakt seines Buches mit dem Titel Die PostScript- und Acrobat-Bibel, daß in englisch (PostScript and Acrobat/PDF) und deutsch erhältlich ist.


Copyright

Über den Menüpunkt Über GSview erhalten Sie Informationen zum Copyright und zur Versions-Nummer.

 GSVIEW32.EXE - Bedienung von Ghostscript über graphische Oberfläche

 Copyright (C) 1993-1996, Russell Lang.  Alle Rechte vorbehalten.

 Partielles Copyright (C) 1994, Timothy O. Theisen.  Alle Rechte vorbehalten.

Diese Datei ist Bestandteil des Programmes GSview.

Dieses Programm wird ohne jede Gewährleistung vertrieben. Keiner der Autoren oder Distributoren ist verantwortlich für die Folgen des Verbrauchs, weder für die Fehlerfreiheit noch für die des gesamten Programmes. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie in den Lizenzbestimmungen "GSview Free Public Licence".

Jede Kopie von GSview muß eine Kopie der Lizenz enthalten, und zwar in Form einer ASCII-Datei namens LICENCE. Diese gibt Ihnen das Recht, Gsview zu kopieren, zu verändern oder zu vertreiben, jedoch nur unter den in der Lizenz beschriebenen Bedingungen. Unter anderem fordert die  Lizenz, daß das Copyright und dieser Hinweis in allen Kopien enthalten ist.

     Autor: Russell Lang

  Internet: rjl@aladdin.com

(Der Alias wird von der Fa. Aladdin Enterprises zur Verfügung gestellt. Russell Lang ist kein Mitarbeiter der Fa. Aladdin Enterprises). Lesen Sie zunächst das Thema Häufig auftretende Probleme, die GSview-Datei README.TXT und die entsprechende WWW-Seite, bevor Sie sich per E-Mail an den Autor wenden.

Das Programm pstotext (geschrieben von Andrew Birrell und Paul McJones) wird von GSview in einem externen DLL verwendet.

  Copyright (C) 1995-1996, Digital Equipment Corporation.

Die Lizenz und weitere Informationen hierzu finden Sie in den Dateien pstotext.txt bzw. pstotext.zip. Sind Sie mit den Lizenzbestimmungen für pstotext nicht einverstanden, löschen Sie die Dateien pstotext.zip, pstotxt2.dll und pstotxt3.dll von Ihrem System.


Häufig auftretende Probleme

Problem: Ghostscript DLL kann nicht geladen werden ...

GSview benötigt Ghostscript DLL (gsdll2.dll für OS/2, gsdll32.dll für Win32). Diese Fehlermeldung tritt normalerweise auf, wenn Ghostscript nicht installiert ist oder GSview Ghostscript nicht finden kann.

Wählen Sie im GSview-Menü Optionen | Konfiguriere Ghostscript und geben Sie den korrekten Pfad für Ghostscript DLL ein. Beispiel:

 c:\gstools\gsN.NN\gsdll32.dll

Die Fehlermeldung erhalten Sie auch, wenn Ghostscript seine Initialisierungsdateien (z.B. gs_init.ps) nicht finden kann. In diesem Fall müssen Sie den Ghostscript Suchpfad korrekt einstellen.

Wenn Sie Win32s verwenden, überprüfen Sie, ob nicht bereits eine Kopie von Ghostscript DLL von einer Kopie von GSview geladen ist. Unter Win32s darf immer nur eine Kopie von Ghostscript DLL geladen sein.

Wenn Ghostscript DLL immer noch nicht korrekt geladen werden kann, überprüfen Sie, ob Ghostscript alleine konfiguriert und gestartet werden kann.

Problem: Im Ghostscript-Fenster erhalten Sie die Fehlermeldung Can't find initialization file gs_init.ps.

Geben Sie den korrekten Ghostscript Suchpfad an, um auf das Verzeichnis zu verweisen, das die Initialisierungsdatei gs_init.ps enthält..

Problem: Im Ghostscript-Fenster erhalten Sie die Fehlermeldung gs: Interpreter revision (XXX) does not match gs_init.ps revision (YYY).

Geben Sie den korrekten Ghostscript Suchpfad an, um auf das Verzeichnis zu verweisen, das die Initialisierungsdatei gs_init.ps enthält.. PostScript-Dateien dürfen nicht mit einer älteren Version von Ghostscript angezeigt werden, weil in diesem Fall unabhängig vom Ghostscript Suchpfad die alte Initialisierungsdatei geladen wird.

Problem: Im Ghostscript-Fenster erhalten Sie die Fehlermeldung Wrong version of DLL found.  Found version XXX  Need version YYY.

GSview hat die falsche Ghostscript DLL gefunden. Installieren Sie die korrekte Version von Ghostscript DLL. Überprüfen Sie, ob sich auf Ihrem System nur eine Kopie von Ghostscript DLL befindet.

Problem: Unter GSview erhalten Sie die Meldung, daß eine aus mehreren Seiten bestehende PostScript-Datei, die mit einer MS-Windows-Anwendung erzeugt wurde, 0 Seiten enthält, und es wird nur die erste Seite angezeigt.

Diese Fehlermeldung erhalten Sie, wenn die Datei falsche DSC-Kommentare enthält. Wählen Sie in der Druckereinstellung Drucker, Optionen, und klicken Sie im Feld Drucke in auf Drucker. Dateien, die aus mehreren Seiten bestehen, können nicht über den Befehl Drucke in EPS-Datei gedruckt werden. Verbinden Sie in diesem Fall den Treiber mit der Schnittstelle FILE:. Anschließend wählen Sie im Einstellungsfeld des Treibers das Menü Optionen, Weitere Optionen aus und aktivieren die Funktion Gemäß Adobe-Dokumentenstrukturierungsvereinbarung.

Der DSC-Kommentar %%Pages: 0 bedeutet, daß keine Seiten erzeugt wurden. Der PostScript-Operator showpage wurde nicht verwendet. Wenn ein aus mehreren Seiten bestehenden PostScript-Dokument den Kommentar %%Pages: 0 enthält, ändern Sie die erste Zeile von %!PS-Adobe- in %!. In diesem Fall ignoriert GSview die DSC-Kommentare, und es können alle Seiten des Dokumentes angezeigt werden, allerdings nur in der ursprünglichen Reihenfolge. Wenden Sie sich mit Beschwerden bzw. Verbesserungsvorschlägen an die Autoren des Programmes, mit dem die PostScript-Datei erzeugt wurde.

Einige PostScript-Druckertreiber enthalten einen speziellen Code für besondere Drucker. Bei diesen PostScript-Treibern kann es vorkommen, daß die Druckausgabe nicht portierbar ist und daher in GSview nicht angezeigt werden kann. Wenn dieses Problem auftritt, verwenden Sie einen der gängigen PostScript-Treiber wie z.B. Apple LaserWriter II NT für PostScript Level 2 Drucker oder Apple LaserWriter Plus für PostScript Level 1 Drucker.

Unter Windows 95 wählen Sie in der Druckereinstellung den Menüpunkt Eigenschaften und klicken auf die Registerkarte PostScript. Wählen Sie anschließend im Feld PostScript-Ausgabeformat die Einstellung PostScript (Optimale Portierung - ADSC).

Problem: In GSview erhalten Sie die Meldung "Page ordering is Special"

Im Dokument ist der DSC-Kommentar %%PageOrder: Special enthalten. Dies hat zur Folge, daß die Seiten nicht korrekt angeordnet werden können und GSview die Seiten nur in der ursprünglichen Reihenfolge anzeigen kann. Wenn Sie trotzdem fortfahren und die Seiten neu anordnen, können PostScript-Fehler auftauchen, die nur behoben werden können, wenn die PostScript erneut erzeugt wird, allerdings ohne spezielle Seitenanordnung.

Windows 95 erzeugt normalerweise PostScript-Dateien mit einer speziellen Seitenanordnung. Um dies zu ändern, wählen Sie in den Druckereigenschaften die Registerkarte PostScript und wählen dort im Feld PostScript-Ausgabeformat die Einstellung PostScript (Optimale Portierung - ADSC).

Problem: PostScript-Dateien, die unter MS-Windows erzeugt wurden, beginnen mit dem Steuerzeichen Control-D.

Windows 3.1: Da dieses Probleme sogar auftritt, wenn bei einem PostScript-Treiber das Kontrollkästchen Gemäß Adobe-Dokumentenstrukturierungsvereinbarung aktiviert ist, wird es als Fehler des MS-Windows PostScript-Druckertreibers betrachtet. Hinweise zur Lösung des Problems finden sie in der Datei PRINTERS.WRI. Um die Ausgabe von Ctrl-D am Anfang der Datei zu verhindern, müssen Sie in der Datei win.ini den Abschnitt für den Drucker ermitteln (mehrere Abschnitte sind möglich) und folgende Zeile einfügen: CTRLD=0.  Beispiel:

 [Apple LaserWriter II NT,FILE]

 CTRLD=0

Windows 95: Im Konfigurationsmenü des PostScript-Treibers gibt es eine Funktion, mit der die Ausgabe von Ctrl-D am Anfang der Datei verhindert werden kann (Eigenschaften, Registerkarte PostScript, Schaltfläche Erweitert). Die Default-Einstellung lautet "Strg + D nach Auftrag senden".

Problem: PostScript-Dateien, die mit Word für Windows 6.0 erzeugt wurden, verursachen eine "Missing %%Pages comment"-Meldung.

Beim Einbetten der EPS-Datei entsteht ein fehlerhafter DSC-Kommentar. Word hätte die eingebettete EPS-Datei mit folgenden Zeilen beginnen bzw. beenden sollen:

 %%BeginDocument: filename.eps

 %%EndDocument

Ist dieses nicht erfolgt, kann GSview nicht angeben, wieviele Seiten das Dokument enthält und wo sich die einzelnen Seiten befindet.

Wenden Sie sich mit diesem Problem an Microsoft, da sich in der EPSIMP.FLT Filterversion 2.01 ein Fehler befindet, der von Microsoft behoben werden muß.

Solange dieses Problem auftritt, gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensweisen:

1. Wählen Sie Optionen | Ignoriere DSC.

2. Bearbeiten Sie die PostScript-Datei, um die korrekten DSC-Kommentare einzufügen. Suchen Sie in der PostScript-Datei nach allen Zeilen, die folgenden Kommentar enthalten:

  %MSEPS Preamble

Suchen Sie von hier aus die Kommentarzeilen, die sich auf die eingebettete EPS-Datei beziehen. Die erste Zeile lautet hier normalerweise:

  %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0

Vor diese Zeilen fügen Sie folgende Zeile ein:

 %%BeginDocument: AddedByHand

Suchen Sie anschließend nach Zeilen, die folgenden Kommentar enthalten:

 %MSEPS Trailer

Vor diese Zeilen fügen Sie den Kommentar

 %%EndDocument

ein

Anschließend sollte eine korrekte Anzeige der Datei möglich sein.


Weitere Hilfethemen

Zu diesen Themen gelangen Sie über die Schaltfläche Hilfe in jedem Dialogfeld.

Meldungen anzeigen


Meldungen anzeigen

Das Zusatzprogramm GSview benutzt Ghostscript, um PostScript-Dateien auf dem Bildschirm oder dem Drucker auszugeben. Über den Befehl Zeige Meldungen können Sie sich die Meldungen anzeigen lassen, die dabei im Konsolfenster von Ghostscript erscheinen. Dieses ist vor allem bei PostScript-Problemen sinnvoll.

Sie können den Text, der über den Befehl Meldungen anzeigen angezeigt werden kann, in die Zwischenablage kopieren. Haben Sie keinen Text markiert, wird der gesamte Text in die Zwischenablage kopiert. Haben Sie dagegen nur einen Teil des Textes markiert, wird nur dieser Teil kopiert.

Im Hilfethema Häufig auftretende Probleme werden einige der Fehlermeldungen erklärt, die Sie mit Meldungen anzeigen erhalten.


GSview intern

GSview verwendet Aladdin Ghostscript DLL zur Übertragung von PostScript-Dateien.

Unter Win32s kann das GS DLL nur von einem Anwendungsprogramm zur Zeit genutzt werden. Darüber hinaus muß GS DLL von GSview heruntergeladen werden, wenn GSview von der gvwgs.exe zum Drucken verwendet wird. Unter Windows 95, Windows NT und OS/2 kann GS DLL von mehreren Anwendungen gleichzeitig genutzt werden, wenn genügend Speicher vorhanden ist.

Bei gsv16spl.exe handelt es sich um eine16 bit-Windows-Anwendung, die von GSview benutzt wird, um Dateien, die unter GSview Win32s erzeugt wurden, in den Spooler zu stellen. gsv16spl kann für sich alleine nicht verwendet werden und muß von Gsview geladen werden. Von Windows 95 oder Windows NT wird es nicht benötigt.

Mit gvwgs.exe (Windows) und gvpgs.exe (OS/2) wird GS DLL zum Drucken geladen. Man könnte sie auch aus der Kommandozeile heraus aufrufen. Da sie allerdings die Dateien löschen, die in der Kommandozeile stehen, ist die Verwendung gswin32.exe (Win32), gswin32c.exe (Win32 Konsole) oder gsos2.exe (OS/2) sicherer.