GRAFFER Ð A ŕexible electronic graph paper Version 1.03

James Tappin

12 December 1995

Contents

1 Introduction 2 1.1 Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Using GRAFFER 2 2.1 Starting up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.2 A quick tour of the main GRAFFER window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 X-Y data 4 3.1 Entering data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.2 Display style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.3 Multiple data sets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 General properties 8 4.1 Overall settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.2 Axis settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .